\documentclass[a4paper]{book}
\usepackage{a4wide}
\usepackage{makeidx}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{float}
\usepackage{alltt}
\usepackage{doxygen}
\makeindex
\setcounter{tocdepth}{1}
\setlength{\footrulewidth}{0.4pt}
\begin{document}
\begin{titlepage}
\vspace*{7cm}
\begin{center}
{\Large Hofmeier\_\-FYP:libcomm Reference Manual}\\
\vspace*{1cm}
{\large Generated by Doxygen 1.2.15}\\
\vspace*{0.5cm}
{\small Mon Apr 25 10:53:25 2005}\\
\end{center}
\end{titlepage}
\clearemptydoublepage
\pagenumbering{roman}
\tableofcontents
\clearemptydoublepage
\pagenumbering{arabic}
\chapter{Hofmeier\_\-FYP:libcomm Data Structure Index}
\input{annotated}
\chapter{Hofmeier\_\-FYP:libcomm File Index}
\input{files}
\chapter{Hofmeier\_\-FYP:libcomm Data Structure Documentation}
\input{structAUTHINFO}
\include{structLIBCOMMPTHREADP}
\include{structLIBCOMMPTHREADS}
\include{structLINEMONITOR__THREAD__DATA}
\include{structMD5Context}
\include{structROBOT__POSITION}
\chapter{Hofmeier\_\-FYP:libcomm File Documentation}
\input{fail_8c}
\include{guicommon_80_81_8complmov_8c}
\include{guicommon_8c}
\include{guicommon_8h}
\include{guirobot_8c}
\include{guiserver_8c}
\include{interface_8c}
\include{libcomm_8c}
\include{libcomm_8h}
\include{md5_8c}
\include{md5_8h}
\include{sleeptest_8c}
\include{stoppwatch_8c}
\include{tes005realtime_8c}
\include{test001interface_8c}
\include{test001sockets_8c}
\include{test002guiprototyp_8c}
\include{test002integer_8c}
\include{test003block_8c}
\include{test004md5_8c}
\printindex
\end{document}
